Slickgrid (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Settings
target: Pengesetan

en: Field
target: Medan

en: Save
target: Simpan

en: Add
target: Tambah

en: Error
target: Ralat

en: Filter
target: Tapis

en: Width
target: Kelebaran

en: Undo
target: Buat asal

en: Loading...
target: Sedang memuatkan ...

en: Loading
target: Sedang memuatkan

en: Copy of the revision from %date.
target: Salin semakan dari %date.

en: An unrecoverable error occurred. The uploaded file likely exceeded the maximum file size (@size) that this server supports.
target: Satu ralat tak boleh pulih berlaku. Fail yang dimuat naik mungkin melebihi saiz fail maksimum (@size) yang disokong pelayan ini.
