Slickgrid (7.x-1.0) - en to lt translation catalogue (18 entries)

en: Settings
lt: Nustatymai

en: Field
lt: Laukelis

en: Save
lt: Saugoti

en: Views
lt: Vaizdai

en: Add
lt: Pridėti

en: Error
lt: Klaida

en: Filter
lt: Filtruoti

en: Width
lt: Plotis

en: Sortable
lt: Rušiuojamas

en: Undo
lt: Atšaukti

en: Loading...
lt: Kraunama..

en: Tabs
lt: Kortelės

en: <None>
lt: -Joks-

en: Loading
lt: Kraunama

en: Copy of the revision from %date.
lt: Kopijuoti versija iš %date.

en: An unrecoverable error occurred. The uploaded file likely exceeded the maximum file size (@size) that this server supports.
lt: Nepataisoma klaida. Įkeltas failas tikriausiai viršijo maksimalų leidžiamą dydį (@size), kurį palaiko šis serveris.

en: An unrecoverable error occurred. This form was missing from the server cache. Try reloading the page and submitting again.
lt: Nepataisoma klaida. Ši forma neturi serverio kešo. Pabandykite perkrauti puslapį ir bandykite vėl.

en: Add @label
lt: Pridėti @label
