SliderField (7.x-2.0-alpha1) - en to be translation catalogue (6 entries)

en: Disable
be: Выключыць

en: Default
be: Прадвызначана

en: Custom
be: Паводле настроек

en: Fields
be: Палі

en: Maximum
be: Максімум

en: Minimum
be: Мінімум
