SliderField (7.x-2.0-alpha1) - en to ps translation catalogue (5 entries)

en: Disable
ps: ناتوانه

en: Default
ps: تلواله

en: Vertical
ps: نېغ

en: Custom
ps: خپلېخوښه

en: Style
ps: ډول
