SliderField (7.x-2.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Submit
target: Enviar

en: Disable
target: Desativar

en: Default
target: Predefinido

en: Custom
target: Personalizado

en: Fields
target: Campos

en: Maximum
target: Máximo

en: Range
target: Alcance

en: Left
target: Esquerda

en: Right
target: Direita

en: Style
target: Estilo

en: Minimum
target: Mínimo
