SliderField (7.x-2.0-alpha4) - en to mn translation catalogue (4 entries)

en: Disable
mn: Идэвхигүй байна.

en: Default
mn: Анхны утга

en: Left
mn: Зүүн

en: Right
mn: Баруун
