SliderField (7.x-2.0-alpha4) - en to unknown language translation catalogue (27 entries)

en: Submit
target: Enviar

en: Disable
target: Desabilitar

en: Default
target: Padrão

en: Custom
target: Personalizado

en: Fields
target: Campos

en: Maximum
target: Máximo

en: Range
target: Variação

en: Left
target: Esquerda

en: Right
target: Direita

en: Red
target: Vermelho

en: Slow
target: Devagar

en: Fast
target: Rápido

en: Style
target: Estilo

en: Orientation
target: Orientação

en: Max
target: Máx

en: Purple
target: Roxo

en: Minimum
target: Mínimo

en: Green
target: Verde

en: Blue
target: Azul

en: Orange
target: Laranja

en: Step
target: Passo

en: Min
target: Mínimo

en: Animate
target: Animar abertura

en: Whether the slider represents a range.
target: Quer que o controle deslizante represente uma variação.

en: Some default color styles for ease of use
target: Alguns estilos de cores predefenidos para facilidade de utilização

en: Display Values
target: Exibir valores

en: Display Values Format
target: Formatar a exibição de valores
