SliderField (7.x-2.1-beta1) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Submit
target: சமர்ப்பிக்குக

en: Disable
target: செயலற்றதாக்குக

en: Default
target: பொதுஇருப்பு

en: Custom
target: தனிப்பயன்
