Smart Crop (7.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Image
target: 图像

en: image
target: 图片

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: 使用 %path 的 %toolkit 工具包比例缩放图片失败（%mimetype，%dimensions）
