Smart Crop (7.x-1.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Image
target: Imagem

en: image
target: imagem

en: Image scale failed using the %toolkit toolkit on %path (%mimetype, %dimensions)
target: Falha na alteração da escala da imagem, usando o %toolkit toolkit em %path (%mimetype, %dimensions)
