SN Quick Multisite (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Yes
target: بله

en: No
target: خیر

en: About
target: درباره

en: File Transfer failed, reason: !reason
target: انتقال فایل با شکست مواجه شد، علت: !reason

en: Preparing to install
target: اقدام برای نصب
