SN Quick Multisite (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: About
target: Sobre

en: File Transfer failed, reason: !reason
target: Transferência de arquivo falhou, pelo seguinte motivo: !reason

en: Preparing to install
target: Preparando para instalar

en: Save and Continue
target: Salvar e Continuar
