Socrata (7.x-1.0-beta2) - en to unknown language translation catalogue (29 entries)

en: Description
target: شرح

en: True
target: صحیح

en: False
target: غلط

en: URL
target: نشانی

en: Is less than
target: کوچکتر است از

en: Is less than or equal to
target: کوچکتر یا مساوی است با

en: Is equal to
target: برابر است با

en: Is greater than or equal to
target: بزرگتر یا مساوی است با

en: Is greater than
target: بزرگتر است از

en: Is not equal to
target: برابر نیست با

en: Average
target: میانگین

en: Count
target: شمارش

en: %time ago
target: %time قبل

en: Maximum
target: حداکثر

en: Link text
target: متن واصلی

en: Phone number
target: شماره تلفن

en: Map
target: نقشه

en: Minimum
target: حداقل

en: empty
target: خالی

en: Starts with
target: شروع شود با

en: !=
target: =!

en: Is empty (NULL)
target: خالی است (NULL)

en: not empty
target: خالی نیست

en: Sum
target: مجموع

en: Display as link
target: نمایش به صورت واصلی

en: Value type
target: نوع مقدار

en: Invalid date format.
target: قالب تاریخ نامعتبر

en: <
target: >

en: Is not empty (NOT NULL)
target: مقدار دارد
