Socrata (7.x-1.0-beta3) - en to unknown language translation catalogue (26 entries)

en: Description
target: 描述

en: Display mode
target: 顯示模式

en: Is less than
target: 小於

en: Is less than or equal to
target: 小於或等於

en: Is equal to
target: 等於

en: Is greater than or equal to
target: 大於或等於

en: Is greater than
target: 大於

en: Is not equal to
target: 不等於

en: Average
target: 平均

en: Count
target: 次數

en: %time ago
target: %time 之前

en: sources
target: 資訊源

en: Maximum
target: 最大值

en: Link text
target: 連結文字

en: Phone number
target: 電話號碼

en: Map
target: 地圖

en: Minimum
target: 最小值

en: empty
target: 空

en: Starts with
target: 字串開頭

en: Is empty (NULL)
target: 是空的 (NULL)

en: not empty
target: 不是空的

en: Sum
target: 總和

en: Display as link
target: 以連結顯示

en: Value type
target: 數值類型

en: A date in any machine readable format. CCYY-MM-DD HH:MM:SS is preferred.
target: 讓任何機器都可辨識的日期格式。推薦使用 CCYY-MM-DD HH:MM:SS。

en: Invalid date format.
target: 日期格式無效
