Socrata (7.x-1.0) - en to ml translation catalogue (9 entries)

en: Type
ml: തരം

en: Description
ml: വിവരണം

en: Last Updated
ml: അവസാനമായി പുതുക്കിയത്

en: Categories
ml: വിഭാഗങ്ങൾ

en: Name
ml: പേര്

en: URL
ml: യു.ആർ.എൽ

en: Average
ml: ശരാശരി

en: Maximum
ml: ഏറ്റവും കൂടിയ

en: Minimum
ml: ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ
