Space Gallery (7.x-1.0) - en to cs translation catalogue (4 entries)

en: User interface
cs: Uživatelské rozhraní

en: None
cs: Žádné

en: Duration
cs: Trvání

en: Select the imagecache style you would like to show for the thumbnails list.
cs: Vyberte imagecache styl, který se má zobrazit v seznamu náhledů.
