Space Gallery (7.x-1.0) - en to es translation catalogue (5 entries)

en: User interface
es: Interfaz de usuario

en: None
es: Ninguno

en: Border
es: Borde

en: Duration
es: Duración

en: Minimum scale
es: Escala mínima
