Space Gallery (7.x-1.0) - en to fr translation catalogue (7 entries)

en: User interface
fr: Interface utilisateur

en: None
fr: Aucun(e)

en: Border
fr: Bordure

en: Duration
fr: Durée

en: Auto play
fr: Lecture automatique

en: Minimum scale
fr: Échelle minimum

en: Select the imagecache style you would like to show for the thumbnails list.
fr: Sélectionner le style imagecache que vous voulez montrer lorsque vous cliquez sur la liste des vignettes.
