Space Gallery (7.x-1.0) - en to hu translation catalogue (6 entries)

en: User interface
hu: Felhasználói felület

en: None
hu: Nincs

en: Border
hu: Keret

en: Duration
hu: Időtartam

en: Minimum scale
hu: Legkisebb lépték

en: Duration: @value
hu: Időtartam: @value
