Space Gallery (7.x-1.0) - en to kn translation catalogue (4 entries)

en: User interface
kn: ಬಳೆಕೆದಾರರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್

en: None
kn: ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

en: Border
kn: ಅಂಚು

en: Duration
kn: ಕಾಲಾವಧಿ
