Space Gallery (7.x-1.0) - en to vi translation catalogue (5 entries)

en: User interface
vi: Giao diện người dùng

en: None
vi: Không có

en: Border
vi: Biên

en: Duration
vi: Thời lượng

en: Minimum scale
vi: Tỉ lệ tối thiểu
