Space Gallery (7.x-1.0) - en to fi translation catalogue (5 entries)

en: User interface
fi: Käyttöliittymä

en: None
fi: Ei mitään

en: Border
fi: Raja

en: Duration
fi: Kesto

en: Minimum scale
fi: Pienin suhde
