SPS Prototype (7.x-1.0-alpha6) - en to km translation catalogue (2 entries)

en: Home
km: ដើម

en: Upload an image to go with this article.
km: ផ្ទុក​រូបភាព​ឡើង​ដើម្បី​ភ្ជាប់​ជាមួយ​នឹង​អត្ថបទ​នេះ ។
