SSH Login (7.x-1.0-unstable1) - en to bo translation catalogue (4 entries)

en: Username
bo: སྤྱོད་མཁན་གྱི་མིང

en: Test
bo: ཚོད་ལྟ

en: Password
bo: གསང་གྲངས

en: Port
bo: འཇུག་སྣེ
