SSH Login (7.x-1.0-unstable1) - en to uk translation catalogue (6 entries)

en: Username
uk: Ім'я користувача

en: Test
uk: Тест

en: Password
uk: Пароль

en: Port
uk: Порт

en: SSH server
uk: Сервер SSH

en: Test SSH connection
uk: Перевірка з'єднання SSH
