stacksight (7.x-1.81) - en to ca translation catalogue (4 entries)

en: Settings
ca: Paràmetres

en: Security
ca: Seguretat

en: Features
ca: Funcionalitats

en: Cron run completed.
ca: L'execució del cron s'ha completat.
