Stacksight (7.x-1.90) - en to fr translation catalogue (6 entries)

en: Settings
fr: Paramètres

en: Security
fr: Sécurité

en: Features
fr: Fonctionnalités

en: Not set
fr: Non défini

en: Cron run completed.
fr: Exécution du planificateur de tâche (Cron) réussie.

en: App group
fr: Groupe d'applications
