stacksight (7.x-1.90) - en to gl translation catalogue (5 entries)

en: Settings
gl: Axustes

en: Security
gl: Seguranza

en: Features
gl: Funcionalidades

en: Debug
gl: Depuración

en: Cron run completed.
gl: Execución de Cron completada.
