stacksight (7.x-1.91) - en to ka translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
ka: გამორთულია

en: Enabled
ka: ჩართულია

en: Settings
ka: პარამეტრები

en: Cron run completed.
ka: cron-ის გაშვება დასრულებულია.
