stacksight (7.x-1.93) - en to bg translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
bg: Деактивиран

en: Enabled
bg: Активиран

en: Settings
bg: Настройки

en: Cron run completed.
bg: Изпълнението на Cron задачата е завършено.
