stacksight (7.x-1.93) - en to bn translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
bn: অকার্যকর

en: Enabled
bn: কার্যকর

en: Settings
bn: সেটিংস

en: Debug
bn: ডিবাগ
