stacksight (7.x-1.93) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Settings
target: تنظیمات

en: Features
target: ویژگی‌ها

en: Debug
target: اشکال زدایی

en: Cron run completed.
target: اجرای کرون کامل شد.
