Stacksight (7.x-1.95) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Settings
target: 設定

en: Security
target: 安全性

en: Features
target: 功能

en: Debug
target: 除錯

en: Not set
target: 尚未設定

en: Cron run completed.
target: Cron 執行完畢。
