Stacksight (7.x-1.98) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Enabled
target: Ativado

en: Settings
target: Definições

en: Security
target: Segurança

en: Features
target: Funcionalidades

en: Debug
target: Depuração

en: Not set
target: Não configurado

en: Cron run completed.
target: Execução finalizada do <em>cron</em>.
