Stacksight (7.x-1.99) - en to hy translation catalogue (3 entries)

en: Enabled
hy: Ակտիվացված է

en: Settings
hy: Ընտրանքներ

en: Cron run completed.
hy: Cron-ի գործադրումը ավարտված է:
