Stacksight (7.x-1.99) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Enabled
target: Ativado

en: Settings
target: Definições

en: Security
target: Segurança

en: Debug
target: Depuração

en: Not set
target: Não definido

en: Cron run completed.
target: Execução finalizada do <em>cron</em>.
