Stager (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Title
target: 标题

en: Operations
target: 操作

en: Created
target: 已建立

en: Not found
target: 未找到

en: Exists
target: 存在

en: Found
target: 找到的结果

en: %p is not writeable by the webserver.
target: %p 不能写入

en: An unknown error occured.
target: 未知错误

en: %p is not a directory or is not readable by the webserver.
target: %p 不是一个目录或不能被读取
