Stager (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Title
target: Título

en: Operations
target: Operações

en: Created
target: Criado

en: Not found
target: Não encontrado

en: Exists
target: Existe

en: Found
target: Encontrado

en: %p is not writeable by the webserver.
target: %p não pode ser lido pelo servidor web.

en: An unknown error occured.
target: Ocorreu um erro desconhecido.

en: An unknown error occured trying to verify %p is a directory and is writable.
target: Um erro desconhecido ocorreu ao tentar verificar se %p é um diretório com permissão de escrita.

en: %p is not a directory or is not readable by the webserver.
target: %p não é um diretório ou ele não é acessível pelo servidor web.
