Static Deploy (7.x-1.0) - en to ml translation catalogue (3 entries)

en: Password
ml: പ്രവേശന വാക്ക്

en: Save
ml: സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക

en: User
ml: ഉപയോക്താവ്
