Stingray Traffic Manager (7.x-1.0-alpha1) - en to uk translation catalogue (7 entries)

en: Settings
uk: Налаштування

en: Not installed
uk: Не встановлено

en: Installed
uk: Встановлено

en: Base path
uk: Основний шлях

en: Server URL
uk: Адреса (URL) сервера

en: Server username
uk: Користувацький логін на сервері

en: Server password
uk: Пароль сервера
