Stock API (7.x-2.0-alpha4) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Date
target: Data

en: Name
target: Nome

en: Time
target: Hora

en: Updated
target: Atualizado

en: Stock
target: Estoque

en: Last
target: Último

en: Change
target: Mudar

en: Stock API settings
target: Configurações do Stock API

en: Stock data update frequency
target: Frequência de atualização dos dados de ações

en: How often to refresh the stock data from Yahoo! Finance. Default is 1 hour (3600 seconds).
target: Com que frequência atualizar os dados de ações através do Yahoo!. O padrão é 1 hora (3600 segundos).

en: Symbol
target: Símbolo
