Strongarm (7.x-2.0-beta1) - en to ta translation catalogue (4 entries)

en: Reset to defaults
ta: இயல்பானவற்றிற்கு மாற்று

en: Value
ta: மதிப்பு

en: Default
ta: இயல்பான

en: Overridden
ta: மேலெழுதப்பட்டது
