Superfish (7.x-1.8) - en to hr translation catalogue (13 entries)

en: User interface
hr: Korisničko sučelje

en: Save configuration
hr: Spremi postavke

en: None
hr: Nema

en: Default
hr: Zadano

en: Horizontal
hr: Horizontalno

en: Vertical
hr: Vertikalno

en: Not installed
hr: Nije instalirano

en: Minimum width
hr: Minimalna širina

en: The settings have not been saved because of the errors.
hr: Postavke nisu spremljene zbog pogrešaka.

en: Style
hr: Stil

en: Installed
hr: Instaliran

en: Blue
hr: Plava

en: Maximum width
hr: Maksimalna širina
