Super Monitoring (7.x-2.0) - en to lv translation catalogue (3 entries)

en: User interface
lv: Lietotāja saskarne

en: Submit
lv: Apstiprināt

en: Your configuration has been saved.
lv: Jūsu iestatījumi tika saglabāti.
