Super Monitoring (7.x-2.0) - en to oc translation catalogue (3 entries)

en: User interface
oc: Interfàcia de l'utilizaire

en: Submit
oc: Sometre

en: Your configuration has been saved.
oc: Vòstra configuracion es estada enregistrada.
