Super Monitoring (7.x-2.0) - en to ug translation catalogue (3 entries)

en: User interface
ug: ئىشلەتكۈچىلەر كۆزنىكى

en: Submit
ug: يوللاش

en: Your configuration has been saved.
ug: تەڭشەشلىرىڭىز ساقلاندى.
