Super Monitoring (7.x-2.0) - en to ku translation catalogue (3 entries)

en: User interface
ku: ڕووکاری بەکارهێنەر

en: Submit
ku: بنێرە

en: Your configuration has been saved.
ku: شێوەپێدانەکانی پاشەکەوتکران.
