Super Monitoring (7.x-2.0) - en to sk translation catalogue (3 entries)

en: User interface
sk: Používateľské rozhranie

en: Submit
sk: Odoslať

en: Your configuration has been saved.
sk: Vaša konfigurácia bola uložená.
