Support Timer (7.x-1.0-beta1) - en to ur translation catalogue (9 entries)

en: select
ur: انتخاب کریں

en: List
ur: فہرست

en: Cancel
ur: منسوخ کریں

en: Description
ur: وضاحت

en: Weight
ur: وزن

en: none
ur: کوئی نہیں

en: edit
ur: ترمیم

en: ‹ previous
ur: › گزشتہ

en: next ›
ur: اگلا>
