Swagger UI Field Formatter (7.x-1.2) - en to ta translation catalogue (4 entries)

en: None
ta: இல்லை

en: Default
ta: இயல்பான

en: Custom
ta: விருப்பத்தெரிவு

en: Validator
ta: பரிசோதிப்பான்
